From a02fbffce9029e3eaa63dfc5f3e79a79da033e4c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ricardo Cerqueira <cyanogenmod@cerqueira.org>
Date: Thu, 25 Jul 2013 22:35:34 +0100
Subject: Fix building with 4.3's bionic

Change-Id: Icbbcf959deb199e7e584642027ea0383f6450fdc

Conflicts:
	autom4te.cache/output.0
	examples/loadables/getconf.c
---
 builtins/ulimit.def | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'builtins/ulimit.def')

diff --git a/builtins/ulimit.def b/builtins/ulimit.def
index e551cff..fc676c7 100644
--- a/builtins/ulimit.def
+++ b/builtins/ulimit.def
@@ -92,7 +92,7 @@ $END
 #include "pipesize.h"
 
 #if !defined (errno)
-extern int errno;
+#include <errno.h>
 #endif
 
 /* For some reason, HPUX chose to make these definitions visible only if
-- 
cgit v1.2.3

